const indicator = (
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" className="qp-viewports-svg indicator" viewBox="0 0 24 24">
        <path className="cls-right" d="M12,4.9l5.7,5.7c.8.8.8,2,0,2.8l-5.7,5.7s0-14.2,0-14.2Z"/>
        <path className="cls-outer" d="M13.4,1.4c-.4-.4-.9-.6-1.4-.6s-1,.2-1.4.6L1.4,10.6c-.4.4-.6.9-.6,1.4h1c0-.2.1-.5.3-.7L11.3,2.1c.2-.2.4-.3.7-.3s.5.1.7.3l9.2,9.2c.2.2.3.5.3.7h1c0-.5-.2-1-.6-1.4L13.4,1.4Z"/>
    </svg>
);

export default indicator;
